\nbPointsRegular{12}La grande pyramide de Khéops à Gizeh,
illustrée ci-dessous, est l'une des sept merveilles du monde antique. La
vue \og transparente \fg{} de la grande pyramide de Khéops est également
représentée.

La base de la pyramide est un carré dont le côté mesure environ 230~m de
long. L'amplitude de l'angle $\theta$ vaut $42\degree$.

\textbf{Trouvez} la hauteur \textbf{h} de la pyramide (cette hauteur
tombe au centre de la base). Présenter
votre résultat avec une précision \textbf{au dixième de mètre près.}

\vspace*{-\baselineskip}

\begin{center}
\includegraphics[width=5.5cm]{S5P4/2021_June/2021_06_S5P4_EEB1_FR_BTest_ExoB1_IMG1.jpg} \quad \includegraphics[width=5.5cm]{S5P4/2021_June/2021_06_S5P4_EEB1_FR_BTest_ExoB1_IMG2.jpg}
\end{center}
