Ein Körper wird hergestellt indem man eine Pyramide aus einem
Quader ausschneidet.
Der Quader hat die folgenden Dimensionen: $H = 12$~cm ; $L = 4$~cm ; $W = 3$~cm.

\begin{minipage}{8cm}
Die Pyramide ist halb so hoch wie der Quader.

\begin{enumerate}
	\item \nbPointsEnumi{3}Berechne das Volumen des Quaders.
\end{enumerate}

Die Formel für das Volumen einer Pyramide lautet:

$$\dfrac{1}{3} \times \text{Grundfläche} \times \text{Höhe}$$

\begin{enumerate}[resume]
	\item \nbPointsEnumi{3}Berechne das Volumen der Pyramide.
	\item \nbPointsEnumi{2}Berechne das Volumen des neu hergestellten Körpers.
\end{enumerate}
\end{minipage}
\quad
\begin{minipage}{6.5cm}
\includegraphics[width=6.5cm]{S5P4/2021_June/2021_06_S5P4_ESRM_EN_BTest_ExoA4_IMG1.jpg}
\end{minipage}
