Un agriculteur a un pré de forme triangulaire dans lequel il garde des
vaches. Les longueurs des côtés du champ sont 265~m, 168~m et 304~m.
Chaque vache doit pouvoir disposer d'un «~acre~» (un «~acre~» est
équivalent à 4~046,856~m\textsuperscript{2}).

\begin{enumerate}
\item \nbPointsEnumi{4}En utilisant la formule d'Al Kashi, montrer que l'angle opposé au côté de 168~m mesure environ $33,46\degree$.
\item \nbPointsEnumi{3}Calculer l'aire du champ en m\textsuperscript{2}.
\item \nbPointsEnumi{2}Quel est le nombre maximum de vaches que l'agriculteur peut garder dans ce champ~?
\end{enumerate}
