\noindent\begin{minipage}{10.5cm}
Le graphique ci-dessous représente la hauteur en
mètres d'une nacelle de grande roue par rapport au
sol en fonction du temps en minutes.

La nacelle met 5 minutes pour faire un tour complet.

La nacelle suit une trajectoire circulaire et sa hauteur
varie entre 0 et 65 mètres.
\end{minipage}
\begin{minipage}{4cm}
\includegraphics[width=1.55556in,height=1.70903in]{S6P3/2022_June/2022_06_S6P3_ESK_DE_BTest_ExoA3_IMG1.jpg}
\end{minipage}

\begin{center}
\includegraphics[width=3.03681in,height=1.81528in]{S6P3/2022_June/2022_06_S6P3_ESK_DE_BTest_ExoA3_IMG2.jpg}
\end{center}

\begin{enumerate}
\item
  \nbPointsEnumi{2}\textbf{Déterminer} les coordonnées des points A et B dans le repère ci-dessus.

\item
  \nbPointsEnumi{2}\textbf{Expliquer} comment le graphique serait modifié si la grande roue
mettait 10 minutes pour effectuer un tour.

\item
  \nbPointsEnumi{2}\textbf{Expliquer} les limites de cette modélisation.
\end{enumerate}
