Tarkastellaan oheisia sirontakuvaajia joissa lineaariset korrelaatiokertoimet
ovat $r_{1}$, $r_{2}$, $r_{3}$ et $r_{4}$.

\nbPointsRegular{5}Järjestä korrelaatiokertoimet
suuruusjärjestykseen (pienimmistä suurimpaan) ja perustele vastauksesi.

{
\begin{center}
\begin{tabularx}{0.9\linewidth}{XX}
Sirontakuvaajia 1, kanssa korrelaatiokertoimet $r_{1}$

\includegraphics[width=2.3625in]{S7P3/2022_Annals0/2022_04_S7P3_Annals0_EN_ExoA6_IMG1.jpg}
&
Sirontakuvaajia 2, kanssa korrelaatiokertoimet $r_{2}$

\includegraphics[width=2.36111in]{S7P3/2022_Annals0/2022_04_S7P3_Annals0_EN_ExoA6_IMG2.jpg}
\\[10pt]
Sirontakuvaajia 3, kanssa korrelaatiokertoimet $r_{3}$

\includegraphics[width=2.3625in]{S7P3/2022_Annals0/2022_04_S7P3_Annals0_EN_ExoA6_IMG3.jpg}
&
Sirontakuvaajia 4, kanssa korrelaatiokertoimet $r_{4}$

\includegraphics[width=2.3625in]{S7P3/2022_Annals0/2022_04_S7P3_Annals0_EN_ExoA6_IMG4.jpg}\\
\end{tabularx}
\end{center}
}
