\begin{minipage}{9cm}
Die Studie der "California Avocado
Society" aus dem Jahr 1984, bei der
mehr als zweihundertfünfundzwanzig
Millionen Avocados untersucht
wurden, ergab, dass das Gewicht
von Avocados einer Normalverteilung
folgt, mit einem Erwartungswert von
215~Gramm
und einer Standardabweichung von 5~Gramm.

Nur Avocados mit einem
Gewicht zwischen 210~Gramm und 225~Gramm werden als geeignet für
den Verkauf angesehen.
\end{minipage}
\quad
\begin{minipage}{5cm}
\begin{center}
\includegraphics[width=5cm]{S7P3/2023_Bac_Reserve/2023_06_S7P3_FR_Bac_Reserve_ExoA9_IMG1.jpg}
\end{center}
\end{minipage}

\begin{enumerate}[a)]
    \item \nbPointsEnumi{3}\textbf{Beweisen} Sie, dass 81,5\% der Avocados für den Verkauf geeignet
sind.

    \item \nbPointsEnumi{2}\textbf{Bestimmen} Sie die Wahrscheinlichkeit, dass eine Avocado mehr
wiegt als 215~Gramm, vorausgesetzt, dass sie für den Verkauf
geeignet ist.

Geben Sie die Antwort als Bruch von ganzen Zahlen an.
\end{enumerate}

